% !TEX encoding = UTF-8 Unicode
\begin{center}
\thispagestyle{empty}
\includegraphics{logo}

\begin{large}
دانشگاه صنعتی شریف \\ \fadepart{}
\vskip 0.8cm
\fatype{} \falevel{} \\ \famajor{}

\end{large}
\vskip 2cm
{\large{عنوان رساله}} 
\vskip 0.5cm
{\titlefont{\textbf{\fatitle}}}
\vskip 2 cm
\large{نگارش} \\ \Large{\faAuthor}
\vskip 0.75cm
\large{استاد راهنما} \\ \Large{\fasupervisor}
\vskip 2cm
\large{\fadate}
\end{center}

