% !TEX encoding = UTF-8 Unicode
\thispagestyle{empty}
\begin{center}
\Large{دانشگاه صنعتی شریف} \\
\Large{\fadepart}
\vskip 1cm
\large{\fatype{} \falevel}
\vskip 2cm
\textbf{\Large{\fatitle}}
\vskip 2cm
نگارش: \faAuthor
\end{center}
\vskip 4cm
\bgroup
\def\arraystretch{2.5}%
\begin{tabular}{p{2.5cm}p{6.5cm}p{5cm}}
استاد راهنما:&
\fasupervisor  &
امضاء: \\
داور داخلی:&
\momtaheninFirst &
امضاء: \\
داور خارجی:&
\momtahenouFirst &
امضاء: \\
\end{tabular}
